OCZ CHIRON, SSD SATA 6 GBPS DE 4 TBYTES

OCZ Technology acaba de presentar la nueva línea de SSDs SATA OCZ Chiron. Es una unidad SATA 6

Gbps en formato de 3,5 pulgadas y una capacidad de 4 Tbytes.

El dispositivo en cuestión integra memorias NAND bajo el controlador Indilinx Everest que promete tasas de transferencia de más de 560 Mbytes/s y 100.000 IOPS.

La capacidad de 4 Tbytes hace posible el disponer de hasta 96 Tbytes en racks 4U.

Este nuevo SSD complementa el lanzamiento de las unidades Z-Drive PCIe OCZ que prometen tasas de transferencia de vértigo, hasta 7,2 Gbytes/s.

Fuente: http://www.muycomputer.com