HITACHI ANUNCIA LA PRIMERA SSD DE MÁS DE 4 GB POR SEGUNDO

La división de almacenamiento de Hitachi, propiedad de Western Digital, ha anunciado la presentación de la primera unidad de estado sólido con interfaz SAS 12 Gbit/s de la industria.

El modelo de Hitachi duplicará la velocidad teórica de la interfaz SATA-I I manteniendo su compatibilidad.

En unidades de dos puertos ful -duplex, la interfaz 12Gbit/s SAS proporciona 24 Gbit / s en ambas direcciones para un total de 48 Gbit/s, o lo que es lo mismo, capaz de alcanzar transferencias de datos de 4,8 Gbytes por segundo.

Hitachi GST explica que, los clientes de centros de datos y servidores pueden reducir la latencia y aumentar el rendimiento mediante el uso de estas unidades SSD 12Gbit/s SAS en los arrays de discos duros.

Hitachi mostrará esta solución en la conferencia SCSI Trade Association Technology Showcase que se celebrará la semana próxima en California. Soluciones que esperan desplegarse en 2013.

Fuente: HitachiSAS-12Gbits