Proyector 3D

Ya tenemos para elegir un nuevo proyector 3D de alta definición que seguramente lo tendremos a disposición en las próximas semanas. El Optoma HD33 3D puede reproducir contenido a 1080p y 24 fotogramas, el contraste es realmente bueno con 10.000:1 y 1.800 lumens que asegura un

buen bril o a la imagen, aunque siempre es recomendable usarlo en un ambiente con poca luz o directamente con las luces apagadas para disfrutar de una imagen realmente nítida.

Optoma HD33 3D viene con dos entradas HDMI 1.4a así como conexiones VGA, vídeo compuesto y S-Video. Las distancias de funcionamiento de este proyector pueden ser de a 1.5 metros hasta 10

metros proporcionando un tamaño considerable del cuadro de imagen. Las capacidades 3D del

aparato se pueden disfrutar mediante unos anteojos 3D de la propia marca (Optoma 3DRF) u otra similar.